120 mm Ø

62 mm Ø

Druckfläche

24 mm Ø

Bitte legen Sie kein Innenloch an und speichern sie das Motiv in vollen 12x12cm.
Halten Sie mit Texten und Logos 3 mm Abstand vom Rand.